
RESLOG
------

Der Befehl RESLOG ist nur für Sysops zugänglich und importiert einen eventuell
vorhandenen Resynchronisationsbericht in die Mailbox. Dieser wird dann in
dir Rubrik RESYNC eingeordnet,bzw. falls diese nicht definiert ist, in das
Default-Board.
